 -1.345259980E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.184000E+00  dx in pixels
  1.186520E+01  dy in pixels
      1.016239  scalx
      1.021504  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
