 -1.274243648E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.810100E+00  dx in pixels
  8.574100E+00  dy in pixels
      1.019543  scalx
      1.018942  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
