 -1.067134219E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.124116E+01  dx in pixels
 -6.819248E-01  dy in pixels
      1.016850  scalx
      1.019672  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
