 -1.020633492E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.351561E+01  dx in pixels
 -3.526163E+00  dy in pixels
      1.014505  scalx
      1.021305  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
