 -1.310967892E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.899700E+00  dx in pixels
  5.960700E+00  dy in pixels
      1.017171  scalx
      1.020398  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
