 -1.316472399E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.638300E+00  dx in pixels
  3.762600E+00  dy in pixels
      1.014310  scalx
      1.022588  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
