 -1.128248045E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.096164E+00  dx in pixels
  2.641262E+00  dy in pixels
      1.013855  scalx
      1.022009  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
