 -1.352560045E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.854400E+00  dx in pixels
  1.781800E+00  dy in pixels
      1.016367  scalx
      1.021660  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
