 -1.163849746E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.754241E+00  dx in pixels
  4.040086E+00  dy in pixels
      1.013504  scalx
      1.021965  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
