 -1.336227546E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.152160E+01  dx in pixels
  8.422000E-01  dy in pixels
      1.015954  scalx
      1.021490  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
