 -1.164086378E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.287916E+00  dx in pixels
  4.264035E+00  dy in pixels
      1.013564  scalx
      1.021805  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
