 -1.330796878E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.226280E+01  dx in pixels
  1.348000E-01  dy in pixels
      1.016039  scalx
      1.021302  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
