 -1.022681265E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.374543E+01  dx in pixels
  2.541012E+01  dy in pixels
      1.014079  scalx
      1.022208  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
