 -1.063041111E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.156653E+00  dx in pixels
  1.181104E+01  dy in pixels
      1.011657  scalx
      1.024298  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
