 -1.304891311E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.057030E+01  dx in pixels
  1.148310E+01  dy in pixels
      1.014044  scalx
      1.024357  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
