 -1.125543979E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.080334E+01  dx in pixels
 -1.854908E+00  dy in pixels
      1.015570  scalx
      1.020417  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
