 -1.362788679E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.958000E+00  dx in pixels
  6.399500E+00  dy in pixels
      1.018709  scalx
      1.019482  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
