 -1.133464980E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.078562E+01  dx in pixels
  3.570348E-01  dy in pixels
      1.013679  scalx
      1.020766  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
