 -1.122849044E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.058057E+01  dx in pixels
  2.512866E+00  dy in pixels
      1.013036  scalx
      1.022112  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
