 -1.360915744E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.897300E+00  dx in pixels
  1.921500E+00  dy in pixels
      1.015451  scalx
      1.022249  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
