 -1.130805423E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.115346E+01  dx in pixels
  2.584068E+00  dy in pixels
      1.014887  scalx
      1.021221  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
