 -1.378275528E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.479400E+00  dx in pixels
  2.223800E+00  dy in pixels
      1.015805  scalx
      1.021568  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
