 -1.410906572E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.603900E+00  dx in pixels
  8.555000E-01  dy in pixels
      1.014646  scalx
      1.024401  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
