 -1.118471899E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.357827E+01  dx in pixels
 -8.100454E-01  dy in pixels
      1.012177  scalx
      1.023423  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
