 -1.400983299E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.641100E+00  dx in pixels
 -3.077000E-01  dy in pixels
      1.014313  scalx
      1.023298  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
