 -9.722362986E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.501936E-02  dx in pixels
  1.496576E-01  dy in pixels
      1.021339  scale x
      1.026782  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
