 -1.400566870E-02 -1.335208404E-03 -2.764125868E-05 -8.315833951E-05  rotation in radian
 -1.501600E+00  dx in pixels
  6.137000E-01  dy in pixels
      1.016678  scalx
      1.021093  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
