 -1.031657586E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.168614E+00  dx in pixels
 -7.813929E-01  dy in pixels
      1.017668  scalx
      1.016283  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
