 -1.256044486E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.108900E+00  dx in pixels
  1.431700E+00  dy in pixels
      1.020123  scalx
      1.016124  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
