 -1.088033702E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.520839E+00  dx in pixels
 -6.071733E-02  dy in pixels
      1.015170  scalx
      1.020567  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
