 -1.138967982E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.206266E+01  dx in pixels
  7.060891E-02  dy in pixels
      1.012983  scalx
      1.023016  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
