 -1.133426112E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.375250E+01  dx in pixels
  1.473658E-01  dy in pixels
      1.013747  scalx
      1.022349  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
