 -1.408856888E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.173000E+00  dx in pixels
 -5.021000E-01  dy in pixels
      1.015702  scalx
      1.021635  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
