 -1.157223095E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.279791E+00  dx in pixels
 -3.953322E-01  dy in pixels
      1.011589  scalx
      1.024434  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
