 -1.014076492E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.179734E+01  dx in pixels
 -3.924309E+00  dy in pixels
      1.016324  scalx
      1.019837  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
