 -1.298568592E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.869500E+00  dx in pixels
  5.408100E+00  dy in pixels
      1.018965  scalx
      1.019291  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
