 -1.081679060E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.267782E+01  dx in pixels
  4.933544E-01  dy in pixels
      1.013557  scalx
      1.020948  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
