 -1.027497955E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.295786E+01  dx in pixels
 -1.733831E+00  dy in pixels
      1.014385  scalx
      1.020677  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
