 -1.349567345E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.648600E+00  dx in pixels
  2.442400E+00  dy in pixels
      1.017808  scalx
      1.019472  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
