 -1.348543961E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.365700E+00  dx in pixels
  1.977800E+00  dy in pixels
      1.017759  scalx
      1.019373  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
