 -1.081007692E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.321147E+01  dx in pixels
  4.932839E-01  dy in pixels
      1.012460  scalx
      1.023691  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
