 -1.401819582E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.280000E+00  dx in pixels
  3.260600E+00  dy in pixels
      1.014032  scalx
      1.023673  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
