 -1.263172344E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.214600E+00  dx in pixels
  5.956600E+00  dy in pixels
      1.019366  scalx
      1.018570  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
