 -1.083093442E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.289255E+01  dx in pixels
  8.730641E-01  dy in pixels
      1.015689  scalx
      1.019661  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
