 -1.283176642E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.250900E+00  dx in pixels
  3.634600E+00  dy in pixels
      1.018251  scalx
      1.019017  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
