 -1.298007715E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.153000E+00  dx in pixels
  3.612100E+00  dy in pixels
      1.014589  scalx
      1.022472  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
