 -1.013956553E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.254393E+01  dx in pixels
  1.693881E-01  dy in pixels
      1.014122  scalx
      1.021186  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
