 -1.298637153E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.305100E+00  dx in pixels
  2.061000E+00  dy in pixels
      1.016893  scalx
      1.020201  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
