 -1.069559495E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.347398E+01  dx in pixels
  2.409898E+00  dy in pixels
      1.013006  scalx
      1.022401  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
