 -1.305068495E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.406900E+00  dx in pixels
  3.470200E+00  dy in pixels
      1.015794  scalx
      1.021581  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
